array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'uk', ), 'this' => array ( 0 => 'random-engine-pcgoneseq128xslrr64.unserialize.php', 1 => 'Random\\Engine\\PcgOneseq128XslRr64::__unserialize', 2 => 'Deserializes the data parameter into a PcgOneseq128XslRr64 object', ), 'up' => array ( 0 => 'class.random-engine-pcgoneseq128xslrr64.php', 1 => 'Random\\Engine\\PcgOneseq128XslRr64', ), 'prev' => array ( 0 => 'random-engine-pcgoneseq128xslrr64.serialize.php', 1 => 'Random\\Engine\\PcgOneseq128XslRr64::__serialize', ), 'next' => array ( 0 => 'class.random-engine-xoshiro256starstar.php', 1 => 'Random\\Engine\\Xoshiro256StarStar', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'en', 'path' => 'reference/random/random/engine/pcgoneseq128xslrr64/unserialize.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

Random\Engine\PcgOneseq128XslRr64::__unserialize

(PHP 8 >= 8.2.0)

Random\Engine\PcgOneseq128XslRr64::__unserializeDeserializes the data parameter into a PcgOneseq128XslRr64 object

Опис

public Random\Engine\PcgOneseq128XslRr64::__unserialize(array $data): void

Увага

Наразі ця функція не документована. Доступний лише список її параметрів.

Параметри

data

Значення, що повертаються

Не повертає значень.

Приклади

Приклад #1 Random\Engine\PcgOneseq128XslRr64::__unserialize() example

<?php

/* ... */

?>

Поданий вище приклад виведе щось схоже на:

...